# Copyright 2005-2019 ECMWF.

constant GRIBEXSection1Problem = 107 - section1Length ;

#1->2
transient grib2LocalSectionNumber=30;

template mars_labeling "grib1/mars_labeling.def";
constant wrongPadding=1 : hidden;


unsigned[1] perturbationNumber : dump ;
unsigned[1] numberOfForecastsInEnsemble : dump ;
alias totalNumber=numberOfForecastsInEnsemble;
alias number = perturbationNumber; 


unsigned[1] oceanAtmosphereCoupling : dump   ;

pad padding_loc27_1(3);

unsigned[4] legBaseDate : dump  ;
unsigned[2] legBaseTime : dump ;
unsigned[1] legNumber : dump ;
unsigned[4] referenceDate : dump  ;
unsigned[4] climateDateFrom : dump  ;
unsigned[4] climateDateTo : dump ;

alias mars._leg_number = legNumber;

pad padding_loc27_2(33);
