<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"># Automatically generated by ./create_def.pl, do not edit
#Maximum temperature at 2 metres since previous post-processing
'mx2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 is_uerra = 1 ;
	}
#Minimum temperature at 2 metres since previous post-processing
'mn2t' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	 is_uerra = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	}
#Maximum temperature at 2 metres in the last 6 hours
'mx2t6' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
	 lengthOfTimeRange = 6 ;
	}
#Minimum temperature at 2 metres in the last 6 hours
'mn2t6' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	 indicatorOfUnitForTimeRange = 1 ;
	 lengthOfTimeRange = 6 ;
	}
#2 metre temperature
't2m' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
 	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#2 metre dewpoint temperature
'd2m' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	}
#Surface air relative humidity
'r2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 15 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
</pre></body></html>